Copyright: -= TABRIS =-


タイトルのヘルプ
Evangelion Screensaver Vol.1

[タイトルスクリーンセーバーの設定］

このダイアログ ボックスは、[タイトルスクリーンセーバー]についての設定を変えるときに使います。
[タイトルスクリーンセーバー]は、Windows画面にエヴァンゲリオンのサブタイトルを次々と表示するセーバーです。

不明な部分をマウスでクリックしてください。


画面上に表示するサブタイトル画面の大きさを決定します。チェックボックスに×印を付けるとそのサイズで表示されます。


画面サイズ

現在表示している画面の解像度と同じサイズで表示します。


原寸

原寸サイズ(640×480)で表示します。


1/4

1/4(320×240)サイズで表示します。


1/8

1/8(160×120)サイズで表示します。


1/16

1/16(80×60)のサイズで表示します。


画面クリア

スクリーンセーバー起動時に画面を消去するかを設定します。

Windowsの画面を消去してからスクリーンセーバーを起動します

Windowsの画面を残したままスクリーンセーバーを起動します。


透過する

サブタイトルを透過し、Windowsの背景が見ることができるように表示します。

サブタイトルは透過しません。


重ね合わせ

前のサブタイトルを消去せずに、次のサブタイトルを表示します。

前のサブタイトルを残したまま、次のサブタイトルを表示します。


１話から表示

サブタイトルを１話から順番に表示します。

ランダムに表示します。


中央に表示

画面中央にサブタイトルを表示します。

画面内をランダムに表示します。


黒文字

サブタイトルの色を反転表示します。

サブタイトルの色はそのままで表示します。


タイトルを表示する速度を設定します。

スクロールバーが左へ設定するほど遅く、右へ設定するほど速く次のタイトルを表示します。


マウスでボタンをクリックすると、スクロールバーが左側に移動します。


マウスでボタンをドラッグすると、スクロールバーを左右に移動することができます。


マウスでボタンをクリックするとスクロールバーが右側に移動します。


このヘルプを表示します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


入力した内容で設定を保存します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


この画面はヘルプ用に縮小した画面ですので
実際のものとは多少異なります。